CLOUDPARAMETER
Sub=Summer Clouds (normal)
#C#=Summer Clouds (normal)
Persistance=0.660000
Cover=131
Sharpness=0.961981
Water=22
Aspect=100
Mag=100
Shuffle=147
Offsetx=0.000000
Offsety=0.000000
System=1
